it	Locandina
en	Playbill

it	Data
en	Date

it	Valutazione dell’attività elettrica del cuore
en	Assessment of the electrical activity of the heart

it	Coupon

it	Scopri il battito del tuo cuore
en	Discover your heartbeat

it	Valutazione dell’attività elettrica del cuore
en	Assessment of the electrical activity of the heart

it	L’elettrocardiogramma (ECG) è l’esame diagnostico che mostra maggiori informazioni significative e precise su alterazioni della frequenza cardiaca. Negli ultimi anni, grazie alla disponibilità di dispositivi portatili e allo sviluppo di tecniche e algoritmi per il rilevamento automatico di anomalie nel segnale è diventato possibile realizzare applicazioni di prevenzione. Il Cardio Check consiste nella valutazione non invasiva dell’attività elettrica del cuore. Tale valutazione viene effettuata tramite l’utilizzo di un ECG palmare tecnologia mono-derivazione che rileva il segnale cardiaco applicando il palmo e le dita sugli elettrodi posizionati sui profili destro e sinistro del device. Cardio Check individua una ridotta finestra temporale che può intercettare solo alcune aritmie comuni ma non tutti eventuali disturbi presenti nel momento della rilevazione, perciò non costituisce una diagnosi ma è utile a fornirci indicazioni riguardo l’eventuale presenza di comuni anomalie cardiache. Al termine del Check Up verrà fornito al cliente un report in cui saranno riportati: frequenza cardiaca, rilevamento eventuali aritmie e tracciato.
en	The electrocardiogram (ECG) is the diagnostic test that shows more meaningful and accurate information about alterations in heart rate. In recent years, thanks to the availability of portable devices and the development of techniques and algorithms for automatic detection of abnormalities in the signal, it has become possible to carry out preventive applications. Cardio Check consists of noninvasive assessment of the electrical activity of the heart. This assessment is carried out through the use of a handheld ECG single-derivation technology that detects the cardiac signal by applying the palm and fingers to electrodes placed on the left and right profiles of the device. Cardio Check detects a narrow window of time that can intercept only some common arrhythmias but not all possible disturbances present at the time of detection, so it does not constitute a diagnosis but is useful in giving us indications regarding the possible presence of common cardiac abnormalities. At the end of the Check Up, a report will be provided to the client showing: heart rate, detection of any arrhythmias and tracing.

it	Appuntamento, Data, OraArea Specializzazioni
en	Appointment, Date, TimeSpecialization Area