it	Locandina
es	Póster

it	Data
es	Fecha

it	Valutazione dell’attività elettrica del cuore
es	Evaluación de la actividad eléctrica del corazón

it	Coupon
es	Cupones

it	Scopri il battito del tuo cuore
es	Descubra su latido

it	Valutazione dell’attività elettrica del cuore
es	Evaluación de la actividad eléctrica del corazón

it	L’elettrocardiogramma (ECG) è l’esame diagnostico che mostra maggiori informazioni significative e precise su alterazioni della frequenza cardiaca. Negli ultimi anni, grazie alla disponibilità di dispositivi portatili e allo sviluppo di tecniche e algoritmi per il rilevamento automatico di anomalie nel segnale è diventato possibile realizzare applicazioni di prevenzione. Il Cardio Check consiste nella valutazione non invasiva dell’attività elettrica del cuore. Tale valutazione viene effettuata tramite l’utilizzo di un ECG palmare tecnologia mono-derivazione che rileva il segnale cardiaco applicando il palmo e le dita sugli elettrodi posizionati sui profili destro e sinistro del device. Cardio Check individua una ridotta finestra temporale che può intercettare solo alcune aritmie comuni ma non tutti eventuali disturbi presenti nel momento della rilevazione, perciò non costituisce una diagnosi ma è utile a fornirci indicazioni riguardo l’eventuale presenza di comuni anomalie cardiache. Al termine del Check Up verrà fornito al cliente un report in cui saranno riportati: frequenza cardiaca, rilevamento eventuali aritmie e tracciato.
es	El electrocardiograma (ECG) es la prueba diagnóstica que muestra la información más significativa y precisa sobre los cambios en la frecuencia cardiaca. En los últimos años, gracias a la disponibilidad de dispositivos portátiles y al desarrollo de técnicas y algoritmos para la detección automática de anomalías en la señal, ha sido posible realizar aplicaciones preventivas. Cardio Check consiste en la evaluación no invasiva de la actividad eléctrica del corazón. Esta evaluación se realiza mediante un ECG portátil con tecnología de derivación única que detecta la señal cardiaca aplicando la palma de la mano y los dedos a los electrodos situados en los perfiles izquierdo y derecho del dispositivo. Cardio Check detecta una pequeña ventana temporal que sólo puede interceptar algunas arritmias comunes pero no todos los trastornos presentes en el momento de la detección, por lo que no constituye un diagnóstico pero es útil para proporcionarnos indicaciones sobre la posible presencia de anomalías cardiacas comunes. Al final del chequeo se entregará al cliente un informe en el que se indicará la frecuencia cardiaca, la detección de posibles arritmias y el trazado.

it	Appuntamento, Data, OraArea Specializzazioni
es	Cita, Fecha, HoraÁrea de especialización