it	Conoscere lo stato del proprio benessere, cancellare le abitudini sbagliate, avere una nuova consapevolezza di sé, rinnovarsi con percorsi mirati e scegliere la miglior strategia per il benessere.
es	Conocer el estado del propio bienestar, borrar los malos hábitos, tener una nueva conciencia de uno mismo, renovarse con cursos específicos y elegir la mejor estrategia para el bienestar.

it	È bello stare bene!
es	¡Qué bien sienta!

it	Quando si verifica una stasi del microcircolo, i tessuti iniziano a trattenere liquidi e tossine, nelle cellule si accumulano grasso e acqua, si formano edemi, che provocano infiammazioni, dando inizio a quello che viene comunemente chiamato cellulite. La cellulite, in termine tecnico panniculopatia edemato-fibro-sclerotica, è un disturbo molto frequente: secondo un’indagine francese su 2499 donne più del 90% ne soffre ed oltre il 54% riporta una sofferenza morale considerevole. Questa condizione è tipica delle donne a causa della differente conformazione del tessuto connettivo che porta alla formazione di ampie camere adipose a livello sottocutaneo. Questa patologia è molto diffusa e complessa dato che le cause che la scatenano possono essere molteplici come ad esempio errate abitudini (fumo, indumenti troppo attillati, gambe accavallate...). A tal fine, identificare lo stadio di cellulite è utile per capire come trattarle e cosa possiamo fare per migliorarla. Il Cellulite Check è l’esame giusto che fa a questo caso! Il Cellulite Check è un check up che permette di valutare le abitudini che possono influire sullo sviluppo della cellulite, analisi della com- posizione corporea e del metabolismo come fattori correlati e questionario per definire il possibile stadio evolutivo della cellulite con il supporto di immagini di confronto.
es	Cuando se produce una estasis en la microcirculación, los tejidos empiezan a retener líquidos y toxinas, la grasa y el agua se acumulan en las células, se forman edemas, que provocan inflamación, iniciando lo que comúnmente se denomina celulitis. La celulitis, en términos técnicos paniculopatía edemato-fibro-esclerótica, es un trastorno muy frecuente: según una encuesta francesa realizada entre 2.499 mujeres, más del 90% la padecen y más del 54% declaran un sufrimiento moral considerable. Esta afección es típica de las mujeres debido a la diferente conformación del tejido conjuntivo que conduce a la formación de grandes cámaras de grasa a nivel subcutáneo. Esta patología está muy extendida y es compleja, ya que las causas que la desencadenan pueden ser muchas, como hábitos erróneos (tabaquismo, ropa demasiado ajustada, piernas cruzadas, etc.). Por ello, identificar el estadio de la celulitis es útil para comprender cómo tratarla y qué podemos hacer para mejorarla. El Cellulite Check es el test adecuado para ello. El Cellulite Check es un chequeo para evaluar los hábitos que pueden influir en el desarrollo de la celulitis, el análisis de la com- posición corporal y el metabolismo como factores relacionados y un cuestionario para definir el posible estadio de desarrollo de la celulitis con el apoyo de imágenes comparativas.

it	Il Cellulite Check è diviso in due parti:
es	El Chequeo Celulitis se divide en dos partes:

it	Una prima parte consiste in un questionario da porre al cliente;
es	Una primera parte consiste en un cuestionario que se realizará al cliente; .

it	La seconda parte del Cellulite Check consiste nella misurazione della composizione corporea.
es	La segunda parte del Cellulite Check consiste en medir la composición corporal.

it	Tale misurazione viene effettuata con una bilancia impedenziometrica (Tanita), la quale si basa sul diverso comportamento che hanno i tessuti biologici quando vengono attra- versati da corrente elettrica a bassa intensità. Al termine del check-up al cliente verranno presentati i seguenti parametri analizzati:
es	Esta medición se realiza con una báscula de impedancia (Tanita), que se basa en el diferente comportamiento de los tejidos biológicos cuando son atraídos por una corriente eléctrica de baja intensidad. Al final del chequeo, se presentarán al cliente los siguientes parámetros analizados:

it	Stadio della cellulite;
es	Estadio celulitis;

it	Indicatori inerenti le abitudini del cliente (attività fisica, sedentarietà, fumo, idratazione...);
es	Indicadores relativos a los hábitos del cliente (actividad física, sedentarismo, tabaquismo, hidratación...); .

it	Risultati della Tanita (peso, BMI, massa grassa, massa magra, età metabolica e stima del metabolismo basale).
es	Resultados de Tanita (peso, IMC, masa grasa, masa magra, edad metabólica y metabolismo basal estimado).