it	Locandina
es	Póster

it	Data
es	Fecha

it	Test immucromatografico per l’indagine circa la presenza del virus SARS-CoV-2
es	Prueba inmucromatográfica para la investigación de la presencia del virus SARS-CoV-2

it	Coupon
es	Cupones

it	Test immucromatografico per l’indagine circa la presenza del virus SARS-CoV-2
es	Prueba inmucromatográfica para la investigación de la presencia del virus SARS-CoV-2

it	Il Covid Check è un test immunocromatografico per l’indagine circa la presenza, all’interno dell’organismo, di antigeni del virus SARS-CoV-2. Si colloca nella prevenzione e screening rispetto alla valutazione della risposta immunitaria individuale a seguito di rilevazioni inerenti a antigeni e immunoglobuline. L’analisi è dedicata al riconoscimento dell’evoluzione del contagio e della malattia dei singoli soggetti.L’esame è effettuato tramite tampone antigenico prelevando campioni rinofaringei della persona.
es	El Covid Check es una prueba inmunocromatográfica para la investigación de la presencia de antígenos del virus SARS-CoV-2 en el organismo. Forma parte de la prevención y el cribado con respecto a la evaluación de la respuesta inmunitaria individual tras la detección de antígenos e inmunoglobulinas. La prueba se dedica a reconocer la evolución de la infección y la enfermedad de sujetos individuales. La prueba se realiza mediante un hisopo antigénico tomando muestras nasofaríngeas de la persona.

it	Appuntamento, Data, OraArea Specializzazioni
es	Cita, Fecha, HoraÁrea de especialización