it	Locandina

it	Data

it	Test immucromatografico per l’indagine circa la presenza del virus SARS-CoV-2

it	Coupon

it	Test immucromatografico per l’indagine circa la presenza del virus SARS-CoV-2

it	Il Covid Check è un test immunocromatografico per l’indagine circa la presenza, all’interno dell’organismo, di antigeni del virus SARS-CoV-2. Si colloca nella prevenzione e screening rispetto alla valutazione della risposta immunitaria individuale a seguito di rilevazioni inerenti a antigeni e immunoglobuline. L’analisi è dedicata al riconoscimento dell’evoluzione del contagio e della malattia dei singoli soggetti.L’esame è effettuato tramite tampone antigenico prelevando campioni rinofaringei della persona.

it	Appuntamento, Data, OraArea Specializzazioni