it	Locandina
es	Póster

it	Data
es	Fecha

it	Valutazione della presenza di coaguli nel circolo sanguigno tramite misurazione dei livelli di D-Dimero
es	Evaluación de la presencia de coágulos en el torrente sanguíneo mediante la medición de los niveles de D-Dímero

it	Coupon
es	Cupones

it	Scopri il tuo livello di D-Dimero
es	Averigüe su nivel de dímero D

it	Valutazione della presenza di coaguli nel circolo sanguigno tramite misurazione dei livelli di D-Dimero
es	Evaluación de la presencia de coágulos en el torrente sanguíneo mediante la medición de los niveles de D-Dímero

it	Il D-Dimer check è un check-up di prevenzione rispetto alla presenza di coaguli nel circolo sanguigno tramite misurazione dei livelli di D-Dimero. È un metodo veloce, non invasivo utile a escludere patologie correlate all’ecce- ssiva o inappropriata coagulazione. La misurazione del livello di D-Dimero viene effettuata attraverso test rapido qualitativo mediante prelievo di sangue capillare.
es	El control del dímero D es un chequeo preventivo contra la presencia de coágulos en el torrente sanguíneo mediante la medición de los niveles de dímero D. Se trata de un método rápido, no invasivo y útil para excluir enfermedades relacionadas con una coagulación excepcional o inadecuada. La medición de los niveles de D-Dímero se realiza mediante una prueba cualitativa rápida que utiliza una muestra de sangre capilar.

it	Al termine del check-up verrà fornito al cliente un report in cui saranno riportati:
es	Al final del chequeo, se entregará un informe al cliente:

it	Il risultato qualitativo del test rapido da pungidito con cut off di positivita pari a 500 ng/mL;
es	El resultado cualitativo de la prueba de punción rápida con un punto de corte de positividad de 500 ng/mL;

it	Spiegazione di come si aziona il meccanismo all’interno dell’organi- smo che causa un aumento dei livelli di D-dimero;
es	Explicación de cómo se desencadena el mecanismo dentro del órgano que provoca un aumento de los niveles de dímero D;

it	L’importanza di tenere monitorato questo parametro con le possibili patologie che potrebbe essere correlate a livelli di D-dimero troppo elevati (TVP; EP, formazione di placche aterosclerotiche e CID) e approfondimento specifico sul COVID-19;
es	La importancia de mantener monitorizado este parámetro con las posibles patologías que podrían estar relacionadas con niveles excesivamente altos de dímero D (TVP; EP, formación de placa aterosclerótica y CID) y enfoque específico en COVID-19;

it	Possibili fattori di rischio che potrebbero concorrere ad un aumento dei livelli di D-dimero nel sangue.
es	Posibles factores de riesgo que podrían contribuir a aumentar los niveles de dímero D en la sangre.

it	Appuntamento, Data, OraArea Specializzazioni
es	Cita, Fecha, HoraÁrea de especialización