it	Locandina

it	Data

it	Valutazione della presenza di coaguli nel circolo sanguigno tramite misurazione dei livelli di D-Dimero

it	Coupon

it	Scopri il tuo livello di D-Dimero

it	Valutazione della presenza di coaguli nel circolo sanguigno tramite misurazione dei livelli di D-Dimero

it	Il D-Dimer check è un check-up di prevenzione rispetto alla presenza di coaguli nel circolo sanguigno tramite misurazione dei livelli di D-Dimero. È un metodo veloce, non invasivo utile a escludere patologie correlate all’ecce- ssiva o inappropriata coagulazione. La misurazione del livello di D-Dimero viene effettuata attraverso test rapido qualitativo mediante prelievo di sangue capillare.

it	Al termine del check-up verrà fornito al cliente un report in cui saranno riportati:

it	Il risultato qualitativo del test rapido da pungidito con cut off di positivita pari a 500 ng/mL;

it	Spiegazione di come si aziona il meccanismo all’interno dell’organi- smo che causa un aumento dei livelli di D-dimero;

it	L’importanza di tenere monitorato questo parametro con le possibili patologie che potrebbe essere correlate a livelli di D-dimero troppo elevati (TVP; EP, formazione di placche aterosclerotiche e CID) e approfondimento specifico sul COVID-19;

it	Possibili fattori di rischio che potrebbero concorrere ad un aumento dei livelli di D-dimero nel sangue.

it	Appuntamento, Data, OraArea Specializzazioni