it	Conoscere lo stato del proprio benessere, cancellare le abitudini sbagliate, avere una nuova consapevolezza di sé, rinnovarsi con percorsi mirati e scegliere la miglior strategia per il benessere.
es	Conocer el estado del propio bienestar, borrar los malos hábitos, tener una nueva conciencia de uno mismo, renovarse con cursos específicos y elegir la mejor estrategia para el bienestar.

it	È bello stare bene!
es	¡Qué bien sienta!

it	Il D-dimero è uno dei frammenti proteici prodotti in seguito alla degradazione dei coaguli presenti nell’organismo. Normalmente non è rilevabile a meno che non vi siano in corso formazione e conseguente degradazione di coaguli. In questi casi la quantità di D-dimero presente all’interno del circolo sanguigno può aumentare.
es	El dímero D es uno de los fragmentos proteicos producidos como resultado de la descomposición de coágulos en el organismo. Normalmente es indetectable, a menos que se estén formando coágulos que posteriormente se descomponen. En estos casos, la cantidad de dímero D presente en el torrente sanguíneo puede aumentar.

it	Monitorare i livelli di questo frammento è un’importante attività di prevenzione rispetto a patologie quali trombosi venosa profonda, embolia polmonare, formazione di placche aterosclerotiche e coagulazione intravascolare disseminata Inoltre, secondo numerosi studi risulterebbe un parametro rilevante in caso di infezione da SARS-CoV-2 per la correlazione tra un’elevata presenza di frammenti ed infezioni polmonari acute.
es	La vigilancia de los niveles de este fragmento es una importante actividad preventiva contra enfermedades como la trombosis venosa profunda, la embolia pulmonar, la formación de placas ateroscleróticas y la coagulación intravascular diseminada Además, según numerosos estudios, es un parámetro relevante en caso de infección por SARS-CoV-2 debido a la correlación entre niveles elevados del fragmento e infecciones pulmonares agudas.

it	Il D-Dimer check è un checkup di prevenzione rispetto alla presenza di coaguli nel circolo sanguigno tramite misurazione dei livelli di D-Dimero. La misurazione dei livelli di D-dimero viene effettuata tramite test rapido qualitativo da prelievo di sangue capillare. Un risultato negativo del D-dimero (ossia quando il D-dimero è in quantità inferiore rispetto al limite inferiore di riferimento) esclude con una buona probabilità la presenza di coaguli. Un risultato positivo può indicare un incremento della formazione di coaguli (trombi), in tal caso si consiglia di eseguire ulteriori approfondimenti.
es	El control del dímero D es un chequeo preventivo contra la presencia de coágulos en el torrente sanguíneo mediante la medición de los niveles de dímero D. La medición de los niveles de dímero D se realiza mediante una prueba cualitativa rápida a partir de una muestra de sangre capilar. Un resultado negativo del dímero D (es decir, cuando el dímero D está por debajo del límite inferior de referencia) descarta con una buena probabilidad la presencia de coágulos. Un resultado positivo puede indicar un aumento de la formación de coágulos (trombos), en cuyo caso se recomienda una investigación más exhaustiva..

it	Al termine del check-up verrà fornito al cliente un report in cui saranno riportati:
es	Al final del chequeo, se entregará un informe al cliente:

it	Il risultato qualitativo del test rapido da pungidito;
es	El resultado cualitativo de la prueba de punción rápida;

it	Spiegazione di come si aziona il meccanismo all’interno dell’organismo che causa un aumento dei livelli di D-dimero;
es	Explicación de cómo se activa en el organismo el mecanismo que provoca el aumento de los niveles de dímero D;

it	L’importanza di tenere monitorato questo parametro con le possibili patologie che potrebbe essere correlate a livelli di D-dimero troppo elevati (TVP; EP, formazione di placche aterosclerotiche e CID), con approfondimento specifico sul COVID-19;
es	La importancia de mantener monitorizado este parámetro con las posibles patologías que podrían estar relacionadas con niveles excesivamente altos de dímero D (TVP; EP, formación de placa aterosclerótica y CID), con especial atención al COVID-19;

it	Possibili fattori di rischio che potrebbero concorrere ad un aumento dei livelli di D-dimero nel sangue.
es	Posibles factores de riesgo que podrían contribuir a aumentar los niveles de dímero D en la sangre.