it	Locandina
en	Playbill

it	Data
en	Date

it	Valutazione dello stato e della predisposizione ad osteoporosi ed osteopenia
en	Assessment of status and susceptibility to osteoporosis and osteopenia

it	Coupon

it	Scopri la forza delle tue ossa!
en	Discover the strength of your bones!

it	Valutazione dello stato e della predisposizione ad osteoporosi ed osteopenia
en	Assessment of status and susceptibility to osteoporosis and osteopenia

it	Analisi per la valutazione dello stato e della predisposizione ad osteoporosi e osteopenia
en	Analysis for the assessment of the status and susceptibility to osteoporosis and osteopenia

it	Il densi check è una tecnica diagnostica che si basa sulla trasmissione di onde ad alta frequenza attraverso la matrice mineralizzata.I parametri di studio ultrasonometrici sono indicatori della resistenza ossea e permettono di stabilire la predisposizione del paziente al rischio di frattura osteoporotica al pari della tecnica MOC tradizionale.L'esame ultrasonometrico si effettua a livello del calcagno, sensibile ai cambiamenti di natura fisiologica, patologica o iatrogena, rispecchiando il metabolismo osseo sistemico e risultando perciò efficace nella predizione delle fratture osteo- porotiche, in particolare a livello dell'anca. Gli strumenti ultrasonome- trici misurano la velocità di trasmis- sione e l'attenuazione degli ultrasuoni attraverso al calcagno al fine di fornire una misura clinica nota come Indice Stiffness: rappresenta il rischio di frattura osteoporotica ed è parago- nabile alla densità minerale ossea (BMD) misurata mediante assorbime- tria a raggi X della colonna vertebrale o dell'anca.
en	Dense check is a diagnostic technique that is based on the transmission of high-frequency waves through the mineralized matrix.The ultrasonometric study parameters are indicators of bone strength and allow the determination of the patient's predisposition to the risk of osteoporotic fracture on par with the traditional MOC technique.The ultrasonometric examination is performed at the level of the calcaneus, which is sensitive to changes of a physiological, pathological or iatrogenic nature, reflecting systemic bone metabolism and therefore being effective in the prediction of osteo- porotic fractures, particularly at the level of the hip. Ultrasonic devices measure the speed of transmission and attenuation of ultrasound through to the calcaneus in order to provide a clinical measure known as the Stiffness Index: it represents the risk of osteoporotic fracture and is comparable to the bone mineral density (BMD) measured by X-ray absorptometry of the spine or hip.

it	Appuntamento, Data, OraArea Fisica
en	Appointment, Date, TimePhysical Area