it	Locandina

it	Data

it	Valutazione rispetto ai sintomi della patologia dell’occhio secco, in termini di severità e frequenza

it	Coupon

it	TIeni d’occhio l’occhio secco

it	Valutazione rispetto ai sintomi della patologia dell’occhio secco, in termini di severità e frequenza

it	Il Dry Eye Check consiste in un questionario validato Sande (Symptom Assessment In Dry Eye), da rivolgere al cliente al fine di svolgere un’attività di autovalutazione rispetto ai sintomi della patologia dell’occhio secco, in termini di severità e frequenza.

it	Appuntamento, Data, OraArea Fisica