it	Locandina

it	Data

it	Misurazione dei livelli di ferritina nel sangue

it	Coupon

it	Scopri i tuoi livelli di ferritina!

it	Misurazione dei livelli di ferritina nel sangue

it	Tramite un breve questionario anamnestico e un semplice prelievo di sangue capillare, il Ferritina Check permette di identificare eventuali carenze di ferro che, se non trattate, possono portare a problematiche ben più gravi.In generale, si stima che circa il 25% della popolazione mondiale soffra di anemia, con un’incidenza maggiore nelle donne, soprattutto se in età fertile e/o in gravidanza.In ogni caso, è fondamentale tenere sotto controllo i valori di ferritina e, in presenza di ipoferritinemia, intraprendere le azioni necessarie per trattare la causa alla base di questa condizione.

it	Appuntamento, Data, OraArea Metabolica