it	Locandina
en	Playbill

it	Data
en	Date

it	Valutazione della velocità di coagulazione ematica
en	Assessment of blood coagulation rate

it	Coupon

it	Con noi puoi sempre passare gli esami a pieni voti!
en	You can always pass your exams with flying colors with us!

it	Valutazione della velocità di coagulazione ematica
en	Assessment of blood coagulation rate

it	L’INR (International Normalized Ratio) è la misurazione del tempo di protrombina (PT) che permette di valutare la rapidità di coagulazione del sangue. La protrombina è una proteina prodotta dal fegato che favorisce la coagulazione del sangue, processo importantissimo per il nostro organismo, perché permette la riparazione dei vasi sanguigni danneggiati preservandone una corretta funzionalità. È uno screening basato sulla prevenzione relativa all’insorgenza di patologie cardiocircolatorie, come trombosi oppure ecchimosi, particolarmente diffuse nella popolazione e destinate ad aumentare con l’avanzare dell’età.
en	The INR (International Normalized Ratio) is a measurement of prothrombin time (PT) that allows us to assess how quickly blood clots. Prothrombin is a protein produced by the liver that promotes blood clotting, a very important process for our body because it allows the repair of damaged blood vessels while preserving proper function. It is a screening based on prevention related to the occurrence of cardiovascular diseases, such as thrombosis or ecchymosis, which are particularly widespread in the population and are bound to increase with advancing age.

it	Appuntamento, Data, OraArea Metabolica
en	Appointment, Date, TimeMetabolic Area