it	Locandina

it	Data

it	Valuta facilmente il tuo grado di affaticamento post-infezione

it	Coupon

it	Valuta facilmente il tuo grado di affaticamento post-infezione

it	Valuta facilmente il tuo grado di affaticamento post-infezione

it	Il test è rivolto a persone che abbiano contratto un'infezione da Sars-CoV-2 o che riportino una condizione di affaticamento persistente e non giustificato rispetto alle attività svolte nell’arco della giornata. In caso di persistenza della condizione di affaticamento si consiglia di ripetere l’esame. Le domande si riferiscono ai giorni precedenti all’esecuzione del test, quindi si consiglia di ripetere il test a distanza di almeno una settimana circa.

it	Appuntamento, Data, OraArea Specializzazioni