it	Conoscere lo stato del proprio benessere, cancellare le abitudini sbagliate, avere una nuova consapevolezza di sé, rinnovarsi con percorsi mirati e scegliere la miglior strategia per il benessere.

it	È bello stare bene!

it	Il Parkinson è una malattia neurodegenerativa ad evoluzione lenta ma progressiva che coinvolge principalmente il controllo dei movimenti e dell’equilibrio. I sintomi più frequenti del Parkinson sono: tremore nelle mani, nelle braccia, nelle gambe, alla mascella o alla testa; rigidità ossea; bradicinesia; instabilità di posizione e/o di equilibrio.

it	Spesso questi sintomi vengono erroneamente associati ad eventi fisiologici come l’invecchiamento.Questo check up mette in luce tremori che hanno caratteristiche compatibili con i sintomi della malattia di Parkinson attraverso l’esecuzione di pochi semplici esercizi funzionali, sfruttando il sistema elettromedicale composto da un tablet ed una penna sensorizzata.