it	Locandina
es	Póster

it	Data
es	Fecha

it	Misurazione dei livelli di antigene prostatico specifico (PSA)
es	Medición de los niveles de antígeno prostático específico (PSA)

it	Coupon
es	Cupones

it	Prenditi cura della tua prostata!
es	Cuídese la próstata.

it	Misurazione dei livelli di antigene prostatico specifico (PSA)
es	Medición de los niveles de antígeno prostático específico (PSA)

it	Il PSA Check permette di misurare i livelli di antigene prostatico specifico (PSA) tramite un semplice prelievo di sangue capillare. Questa proteina viene utilizzata come indicatore della presenza di malattie prostatiche, essendo prodotta esclusivamente dalla prostata. In quest’ottica, monitorare periodicamente i livelli di PSA, soprattutto negli uomini con più di 50 anni di età, rappresenta un’importante attività di prevenzione e screening nei confronti delle patologie legate alla prostata.
es	El PSA Check permite medir los niveles de antígeno prostático específico (PSA) mediante una simple muestra de sangre capilar. Esta proteína se utiliza como indicador de enfermedad prostática, ya que es producida exclusivamente por la próstata. Desde esta perspectiva, el control periódico de los niveles de PSA, especialmente en hombres mayores de 50 años, constituye una importante actividad de prevención y cribado de las enfermedades relacionadas con la próstata.

it	Appuntamento, Data, OraArea Specializzazioni
es	Cita, Fecha, HoraÁrea de especialización