it	Locandina

it	Data

it	Misurazione dei livelli di antigene prostatico specifico (PSA)

it	Coupon

it	Prenditi cura della tua prostata!

it	Misurazione dei livelli di antigene prostatico specifico (PSA)

it	Il PSA Check permette di misurare i livelli di antigene prostatico specifico (PSA) tramite un semplice prelievo di sangue capillare. Questa proteina viene utilizzata come indicatore della presenza di malattie prostatiche, essendo prodotta esclusivamente dalla prostata. In quest’ottica, monitorare periodicamente i livelli di PSA, soprattutto negli uomini con più di 50 anni di età, rappresenta un’importante attività di prevenzione e screening nei confronti delle patologie legate alla prostata.

it	Appuntamento, Data, OraArea Specializzazioni