it	Locandina

it	Data

it	Valutazione dello squilibrio tra sostanze ossidanti e antiossidanti presenti nel nostro organismo

it	Coupon

it	In alto le difese, abbasso lo stress!

it	Valutazione dello squilibrio tra sostanze ossidanti e antiossidanti presenti nel nostro organismoValutazione del bilancio ossidativo che permette di discriminare le alterazioni della barriera antiossidante e l'eccesso dei radicali liberi

it	Lo stress ossidativo è una condizione prevalentemente asintomatica ed è causato principalmente dalla riduzione delle difese antiossidanti o da eccesso di radicali liberi; entrambecondizioni favorite da uno stile di vita poco sano e dalla poca attenzione per il proprio benessere. La valutazione dello stress ossidativo viene realizzata su un campione di saliva mediante SAT test. Tale test verifica l’equilibrio ossidativo tra radicali liberi e barriera antiossidante nella cavità orale, direttamente correlato allo stato di ossidazione globale del soggetto. In questo modo sarà possibile intervenire preventivamente, laddove necessario, per ristabilire il giusto equilibrio.

it	Appuntamento, Data, OraArea Nutrizione e Fitness