it	Locandina
en	Playbill

it	Data
en	Date

it	Valutazione della protezione acquisita da infezione naturale al Covid-19 o in seguito a vaccinazione
en	Evaluation of protection acquired from natural infection at Covid-19 or following vaccination

it	Coupon

it	La tua salute è importante!
en	Your health is important!

it	Valutazione della protezione acquisita da infezione naturale al Covid-19 o in seguito a vaccinazione
en	Evaluation of protection acquired from natural infection at Covid-19 or following vaccination

it	Lo Spike Check è indicato per coloro che vogliono valutare l’efficacia della protezione acquisita da infezione naturale al Covid-19 o tramite vaccino.Il test consiste nella rilevazione degli anticorpi anti-proteina S (Spike) tramite un esame sierologico. La ricerca di anticorpi anti-proteina S (Spike) del virus Sars-CoV-2 è attualmente lo strumento più adatto per valutare l’immunità acquisita, perchè è in grado di individuare gli anticorpi IgG verso il segmento S-RBD (S protein Receptor-Binding Domain), una classe di anticorpi in grado di neutralizzare il virus Sars-CoV-2 e renderlo non più infettivo per le cellule dell’organismo.
en	The Spike Check is indicated for those who want to assess the effectiveness of acquired protection from natural infection to Covid-19 or by vaccine.The test consists of the detection of anti-S-protein (Spike) antibodies by serological examination. The detection of anti-S-protein (Spike) antibodies to Sars-CoV-2 virus is currently the most suitable tool for assessing acquired immunity, because it can detect IgG antibodies to the S protein Receptor-Binding Domain (S-RBD) segment, a class of antibodies that can neutralize Sars-CoV-2 virus and make it no longer infectious to the body's cells.

it	Appuntamento, Data, OraArea Specializzazioni
en	Appointment, Date, TimeSpecialization Area