it	Locandina
es	Póster

it	Data
es	Fecha

it	Valutazione della protezione acquisita da infezione naturale al Covid-19 o in seguito a vaccinazione
es	Evaluación de la protección adquirida frente a la infección natural en Covid-19 o tras la vacunación

it	Coupon
es	Cupones

it	La tua salute è importante!
es	Su salud es importante.

it	Valutazione della protezione acquisita da infezione naturale al Covid-19 o in seguito a vaccinazione
es	Evaluación de la protección adquirida frente a la infección natural en Covid-19 o tras la vacunación

it	Lo Spike Check è indicato per coloro che vogliono valutare l’efficacia della protezione acquisita da infezione naturale al Covid-19 o tramite vaccino.Il test consiste nella rilevazione degli anticorpi anti-proteina S (Spike) tramite un esame sierologico. La ricerca di anticorpi anti-proteina S (Spike) del virus Sars-CoV-2 è attualmente lo strumento più adatto per valutare l’immunità acquisita, perchè è in grado di individuare gli anticorpi IgG verso il segmento S-RBD (S protein Receptor-Binding Domain), una classe di anticorpi in grado di neutralizzare il virus Sars-CoV-2 e renderlo non più infettivo per le cellule dell’organismo.
es	La prueba Spike Check está indicada para quienes deseen evaluar la eficacia de la protección adquirida frente a la infección natural por Covid-19 o por vacunas.La prueba consiste en la detección de anticuerpos antiproteína S (Spike) mediante examen serológico. La prueba de anticuerpos anti-proteína S (Spike) de Sars-CoV-2 es actualmente la herramienta más adecuada para evaluar la inmunidad adquirida, ya que es capaz de detectar anticuerpos IgG contra el segmento S-RBD (S protein Receptor-Binding Domain), una clase de anticuerpos que neutraliza el virus Sars-CoV-2 y hace que deje de ser infeccioso para las células del organismo.

it	Appuntamento, Data, OraArea Specializzazioni
es	Cita, Fecha, HoraÁrea de especialización