it	Locandina

it	Data

it	Valutazione della protezione acquisita da infezione naturale al Covid-19 o in seguito a vaccinazione

it	Coupon

it	La tua salute è importante!

it	Valutazione della protezione acquisita da infezione naturale al Covid-19 o in seguito a vaccinazione

it	Lo Spike Check è indicato per coloro che vogliono valutare l’efficacia della protezione acquisita da infezione naturale al Covid-19 o tramite vaccino.Il test consiste nella rilevazione degli anticorpi anti-proteina S (Spike) tramite un esame sierologico. La ricerca di anticorpi anti-proteina S (Spike) del virus Sars-CoV-2 è attualmente lo strumento più adatto per valutare l’immunità acquisita, perchè è in grado di individuare gli anticorpi IgG verso il segmento S-RBD (S protein Receptor-Binding Domain), una classe di anticorpi in grado di neutralizzare il virus Sars-CoV-2 e renderlo non più infettivo per le cellule dell’organismo.

it	Appuntamento, Data, OraArea Specializzazioni