it	Conoscere lo stato del proprio benessere, cancellare le abitudini sbagliate, avere una nuova consapevolezza di sé, rinnovarsi con percorsi mirati e scegliere la miglior strategia per il benessere.
es	Conocer el estado del propio bienestar, borrar los malos hábitos, tener una nueva conciencia de uno mismo, renovarse con cursos específicos y elegir la mejor estrategia para el bienestar.

it	È bello stare bene!
es	¡Qué bien sienta!

it	Valutazione efficacia della protezione contro l’infezione da SARS-CoV-2Lo scopo principale del test è quello di verificare e monitorare l’efficacia della protezione acquisita da infezione naturale da Covid o tramite vaccino.Valutazione protezione anticorpale verso SARS-CoV-2.Lo Spike Check è un esame sierologico per misurare l’immunità al virus SARS-CoV-2. L’esame rileva qualitativamente gli anticorpi in grado di neutralizzare il virus e renderlo non più infettivo per le cellule dell’organismo.Scopo principale è quello di verificare e monitorare l’efficacia della protezione acquisita da infezione naturale o quella sviluppata dopo il ciclo completo del vaccino.E’ considerato lo strumento più adatto per valutare l’immunità acquisita.
es	Evaluación de la eficacia de la protección frente a la infección por el SRAS-CoV-2El objetivo principal de la prueba es verificar y controlar la eficacia de la protección adquirida por infección natural por Covid o por vacuna.Evaluación de la protección de anticuerpos frente al SRAS-CoV-2.El Spike Check es una prueba serológica para medir la inmunidad frente al virus del SRAS-CoV-2. Detecta cualitativamente anticuerpos capaces de neutralizar el virus y hacer que deje de ser infeccioso para las células del organismo. La prueba detecta cualitativamente anticuerpos capaces de neutralizar el virus y hacer que deje de ser infeccioso para las células del organismo.El objetivo principal es verificar y controlar la eficacia de la protección adquirida por infección natural o la desarrollada tras el ciclo completo de vacunación.Se considera la herramienta más adecuada para evaluar la inmunidad adquirida.