it	Locandina

it	Data

it	Valutazione della postura e dei disturbi dell’equilibrio

it	Coupon

it	Sai tenere in piedi la tua salute?

it	Valutazione della postura e dei disturbi dell’equilibrio

it	Test per la valutazione della postura e dei disturbi dell’equilibrio

it	I disturbi associati alla postura sono molto diversificati tra loro e difficilmente riconducibili ad una causa comune. Identificare tali cause, definendo una strategia di prevenzione o di cura si traduce in un miglioramento della qualità della vita. L’analisi posturale valuta l’appoggio plantare tramite la pressione di appoggio del piede e l’equilibrio attraverso la posizione media del centro di gravità del corpo. L’esame viene eseguito in diverse posizioni per identificare quali fattori influenzano l’atteggiamento posturale. I dati vengono successivamente inviati ed analizzati dal posturologo che si occuperà di indicare la strategia più adatta per ripristinare la postura corretta.

it	Appuntamento, Data, OraArea Fisica