it	Locandina

it	Data

it	Valutazione delle caratteristiche del cuoio capelluto, dei capelli e del livello di diradamento

it	Coupon

it	Spacchiamo il capello in quattro, anzi in cinque!

it	Valutazione delle caratteristiche del cuoio capelluto, dei capelli e del livello di diradamento

it	Analisi per l’identificazione delle caratteristiche di cuoio capelluto, capelli e livello di diradamento

it	Il trico check è una valutazione rapida e non invasiva che permette di monitorare e gestire il benessere del cuoio capelluto e dei capelli. In particolare, i capelli sono quotidianamente esposti a diversi fattori (ad esempio sole, cloro, ormoni) che causano un’alterazione della struttura del capello provocando l'indebolimento, il diradamento e infine la caduta. Queste problematiche possono essere ridotte con dei semplici accorgimenti. La valutazione avviene tramite l’utilizzo di una telecamera ad alta risoluzione e di luce UV che testa la tipologia del cuoio capelluto, la presenza di sebo, la tipologia di forfora, il diradamento, il bulbo e lo stelo del capello.

it	Appuntamento, Data, OraArea Fisica