it	Locandina
en	Playbill

it	Data
en	Date

it	Misurazione dei livelli dell’ormone TSH in relazione alla corretta funzionalità tiroidea
en	Measurement of TSH hormone levels in relation to proper thyroid function

it	Coupon

it	Ormoni tiroidei!
en	Thyroid hormones!

it	Misurazione dei livelli dell’ormone TSH in relazione alla corretta funzionalità tiroidea
en	Measurement of TSH hormone levels in relation to proper thyroid function

it	Analisi per la misurazione dei livelli dell’ormone TSH in relazione alla corretta funzionalità tiroidea
en	Analysis for measurement of TSH hormone levels in relation to proper thyroid function

it	Il TSH check consente la misurazione qualitativa dei livelli di TSH come attività di screening rispetto alla corretta funzionalità tiroidea ed in particolare rispetto a casi di ipotiroidismo. L’ormone tireostimolante TSH è un ormone secreto dall’adenoipofisi, una ghiandola posta alla base del cervello deputata tra le altre funzioni al controllo dell’attività secretiva tiroidea.Quando il valore TSH risulta elevato, la tiroide funziona meno e si parla di “ipotiroidismo”.
en	TSH check allows qualitative measurement of TSH levels as a screening activity with respect to proper thyroid function and in particular with respect to cases of hypothyroidism. The thyroid-stimulating hormone TSH is a hormone secreted by the adenohypophysis, a gland located at the base of the brain deputed among other functions to control thyroid secretory activity.When the TSH value is elevated, the thyroid functions less and is referred to as "hypothyroidism."

it	Appuntamento, Data, OraArea Metabolica
en	Appointment, Date, TimeMetabolic Area