it	Locandina

it	Data

it	Misurazione dei livelli dell’ormone TSH in relazione alla corretta funzionalità tiroidea

it	Coupon

it	Ormoni tiroidei!

it	Misurazione dei livelli dell’ormone TSH in relazione alla corretta funzionalità tiroidea

it	Analisi per la misurazione dei livelli dell’ormone TSH in relazione alla corretta funzionalità tiroidea

it	Il TSH check consente la misurazione qualitativa dei livelli di TSH come attività di screening rispetto alla corretta funzionalità tiroidea ed in particolare rispetto a casi di ipotiroidismo. L’ormone tireostimolante TSH è un ormone secreto dall’adenoipofisi, una ghiandola posta alla base del cervello deputata tra le altre funzioni al controllo dell’attività secretiva tiroidea.Quando il valore TSH risulta elevato, la tiroide funziona meno e si parla di “ipotiroidismo”.

it	Appuntamento, Data, OraArea Metabolica