it	Locandina
en	Playbill

it	Data
en	Date

it	Valutazioni dell’età del sistema cardiovascolare e della rigidità arteriosa
en	Age assessments of the cardiovascular system and arterial stiffness

it	Coupon

it	Il cuore non ha età?
en	Is the heart ageless?

it	Valutazioni dell’età del sistema cardiovascolare e della rigidità arteriosa
en	Age assessments of the cardiovascular system and arterial stiffness

it	Valutazione per la prevenzione e lo screening dell’ipertensione arteriosa, che permette di calcolare l’età cardiovascolare
en	Assessment for prevention and screening of hypertension, which allows calculation of cardiovascular age

it	È una valutazione non invasiva che misura la pressione arteriosa e la rigidità delle arterie.Determinare la rigidità arteriosa equivale a stimare la capacità delle arterie di espandersi e di contrarsi in relazione alle varie fasi del ciclo cardiaco.Un’arteria più rigida oppone una maggiore resistenza al passaggio del flusso sanguigno, causando in primis ipertensione, intenso sforzo del cuore nel pompaggio di sangue, e infine un minore apporto di sangue agli organi periferici. La rigidità arteriosa è un “marker precoce” per scoprire le lesioni aterosclerotiche iniziali e l’ipertensione.Le statistiche riportano che il 50% degli ipertesi non sa di esserlo!
en	It is a non-invasive assessment that measures blood pressure and stiffness of arteries.Determining arterial stiffness is equivalent to estimating the ability of arteries to expand and contract in relation to the various phases of the cardiac cycle.A stiffer artery puts more resistance to the passage of blood flow, causing primarily hypertension, intense strain on the heart in pumping blood, and finally less blood supply to peripheral organs. Arterial stiffness is an "early marker" for discovering early atherosclerotic lesions and hypertension.Statistics report that 50% of hypertensives do not know they are hypertensive!

it	Appuntamento, Data, OraArea Metabolica
en	Appointment, Date, TimeMetabolic Area