it	Locandina

it	Data

it	Valutazioni dell’età del sistema cardiovascolare e della rigidità arteriosa

it	Coupon

it	Il cuore non ha età?

it	Valutazioni dell’età del sistema cardiovascolare e della rigidità arteriosa

it	Valutazione per la prevenzione e lo screening dell’ipertensione arteriosa, che permette di calcolare l’età cardiovascolare

it	È una valutazione non invasiva che misura la pressione arteriosa e la rigidità delle arterie.Determinare la rigidità arteriosa equivale a stimare la capacità delle arterie di espandersi e di contrarsi in relazione alle varie fasi del ciclo cardiaco.Un’arteria più rigida oppone una maggiore resistenza al passaggio del flusso sanguigno, causando in primis ipertensione, intenso sforzo del cuore nel pompaggio di sangue, e infine un minore apporto di sangue agli organi periferici. La rigidità arteriosa è un “marker precoce” per scoprire le lesioni aterosclerotiche iniziali e l’ipertensione.Le statistiche riportano che il 50% degli ipertesi non sa di esserlo!

it	Appuntamento, Data, OraArea Metabolica