it	Locandina

it	Data

it	Analisi dell’insufficienza venosa tramite pletismografia a luce riflessa

it	Coupon

it	Dai sollievo alle tue gambe

it	Analisi dell’insufficienza venosa tramite pletismografia a luce riflessa

it	La valutazione dell'insufficienza venosa è intesa come attività di screening circa le problematiche di circolazione e pesantezza degli arti inferiori. Tale valutazione, di semplice realizzazione e non invasiva, si avvale di un pletismografo a luce riflessa. Il risultato viene espresso come tempo di riempimento (o Refilling time), ossia il tempo impiegato dal sangue a tornare nel polpaccio dopo che un movimento forzato ne ha causato il momentaneo svuotamento. E’ un test semplice, veloce e non invasivo, della durata di circa 10 minuti, testato clinicamente.

it	Appuntamento, Data, OraArea Fisica