it	Locandina
en	Playbill

it	Data
en	Date

it	Valutazione semiquantitativa dei livelli di Vitamina D in un campione di sangue intero
en	Semiquantitative assessment of Vitamin D levels in a whole blood sample

it	Coupon

it	Esame indispensabile
en	Essential examination

it	Valutazione semiquantitativa dei livelli di Vitamina D in un campione di sangue intero
en	Semiquantitative assessment of Vitamin D levels in a whole blood sample

it	Il Vitamina D Check è un immunodosaggio basato sul principio del legame proteico competitivo. Il test consiste nella rilevazione SEMIQUANTITATIVA di vitamina D in campioni di sangue intero umano. Il test non è in grado di fornire il valore numerico preciso di Vitamina D, ma è altamente predittivo del livello di Vitamina D presente nel nostro organismo valutando se è sufficiente (valori compresi tra 30 ng/ml e 100 ng/ml), insufficiente (valori compresi tra 10 ng/ml e 30 ng/ml), carente (valori < 10 ng/ml) o in eccesso (valori > 100 ng/ml).
en	The Vitamin D Check is an immunoassay based on the principle of competitive protein binding. The test consists of SEMIQUANTITATIVE detection of Vitamin D in human whole blood samples. The test is unable to provide the precise numerical value of Vitamin D, but it is highly predictive of the level of Vitamin D present in our body by assessing whether it is sufficient (values between 30 ng/ml and 100 ng/ml), insufficient (values between 10 ng/ml and 30 ng/ml), deficient (values < 10 ng/ml) or excess (values > 100 ng/ml).

it	Appuntamento, Data, OraArea Metabolica
en	Appointment, Date, TimeMetabolic Area