it	Locandina
es	Póster

it	Data
es	Fecha

it	Valutazione semiquantitativa dei livelli di Vitamina D in un campione di sangue intero
es	Evaluación semicuantitativa de los niveles de vitamina D en una muestra de sangre total

it	Coupon
es	Cupones

it	Esame indispensabile
es	Examen esencial

it	Valutazione semiquantitativa dei livelli di Vitamina D in un campione di sangue intero
es	Evaluación semicuantitativa de los niveles de vitamina D en una muestra de sangre total

it	Il Vitamina D Check è un immunodosaggio basato sul principio del legame proteico competitivo. Il test consiste nella rilevazione SEMIQUANTITATIVA di vitamina D in campioni di sangue intero umano. Il test non è in grado di fornire il valore numerico preciso di Vitamina D, ma è altamente predittivo del livello di Vitamina D presente nel nostro organismo valutando se è sufficiente (valori compresi tra 30 ng/ml e 100 ng/ml), insufficiente (valori compresi tra 10 ng/ml e 30 ng/ml), carente (valori < 10 ng/ml) o in eccesso (valori > 100 ng/ml).
es	El Vitamin D Check es un inmunoensayo basado en el principio de unión competitiva a proteínas. La prueba consiste en la detección SEMICUANTITATIVA de Vitamina D en muestras de sangre total humana. El test no es capaz de proporcionar el valor numérico preciso de Vitamina D, pero es altamente predictivo del nivel de Vitamina D presente en el organismo evaluando si es suficiente (valores entre 30 ng/ml y 100 ng/ml), insuficiente (valores entre 10 ng/ml y 30 ng/ml), deficiente (valores < 10 ng/ml) o en exceso (valores > 100 ng/ml).

it	Appuntamento, Data, OraArea Metabolica
es	Cita, fecha, hora Área metabólica