it	Locandina

it	Data

it	Valutazione semiquantitativa dei livelli di Vitamina D in un campione di sangue intero

it	Coupon

it	Esame indispensabile

it	Valutazione semiquantitativa dei livelli di Vitamina D in un campione di sangue intero

it	Il Vitamina D Check è un immunodosaggio basato sul principio del legame proteico competitivo. Il test consiste nella rilevazione SEMIQUANTITATIVA di vitamina D in campioni di sangue intero umano. Il test non è in grado di fornire il valore numerico preciso di Vitamina D, ma è altamente predittivo del livello di Vitamina D presente nel nostro organismo valutando se è sufficiente (valori compresi tra 30 ng/ml e 100 ng/ml), insufficiente (valori compresi tra 10 ng/ml e 30 ng/ml), carente (valori < 10 ng/ml) o in eccesso (valori > 100 ng/ml).

it	Appuntamento, Data, OraArea Metabolica